Eine eigene Domain hosten

Eine eigene Webseite zählt heutzutage bereits zum Standard! Denn längst agieren Unternehmen und Betriebe auch über das WWW und kommunizieren ihre Angebote auch in der virtuellen Welt. Die Wettbewerbsfähigkeit steht und fällt im 21. Jahrhundert mit einem gelungenen Auftritt im Web. Dazu wird eine eigene Domain benötigt und ein professionelles Hosting derselben. Nach dem Kauf einer passenden URL erfolgt die Registrierung auf den eigenen Namen. Denn der Domain-Inhaber ist auch für die Inhalte der Webseite verantwortlich. Das Internet ist nicht, wie viele immer noch glauben, ein rechtsfreier Raum. Auch hier gelten Gesetze und Regeln. Die Registrierung und der Betrieb der Domain fallen unter den Begriff „Domain-Hosting“. Zahlreiche Unternehmen bieten hier ihre Dienste an. Und sorgen für einen reibungslosen Ablauf und eine ständige Erreichbarkeit der eigenen Webseite.

Hosting im Detail

Neben dem Domain-Hosting, das eben die Registrierung und auch den Betrieb der Seite beinhaltet, gibt es jedoch noch weitere Unterarten von Hosting:

Server-Hosting

Darunter versteht man nicht nur den Betrieb einer Webseite, sondern auch das Angebot von Zusatzleistungen wie Wartung und Datensicherung. Server-Hosting ist aufgrund der Sicherheit im Netz besonders im beruflichen Alltag zu empfehlen.

Web-Hosting

Beim Web-Hosting wird die Internetseite auf einem Webserver untergebracht (gehostet). Hier variieren die Angebote vom einfachen Bereitstellen der Webseite bis hin zu kundenfreundlichen Web-Content-Management-Systemen, die in der Praxis überzeugen.

Mail-Hosting

Hier werden E-Mail Dienste zur Verfügung gestellt, aber auch ein kompletter Mailserver. Je nach den individuellen Bedürfnissen des Kunden kann ein Spam- und Virenschutz integriert werden, aber auch eine Webschnittstelle für eine bessere Verwaltung des eigenen Mail-Accounts.

Webhosting in Österreich

Kunden, gewerblich und privat, die über eine eigene Webseite nachdenken und sich letztendlich für eine at Domain entscheiden, tun gut daran, einen heimischen Internetdienstanbieter auszuwählen. Vielleicht ist der Anbieter von den Bahamas um einiges günstiger, gibt es jedoch einmal Probleme mit der Erreichbarkeit, einem Hackerangriff oder einem Serverausfall, dann ist die Kommunikation mit einem Unternehmen vor Ort um einiges praktischer. Es kommt also nicht nur auf den Preis, sondern auf das Gesamtangebot an. Und das stimmt einfach bei internex.at. Denn hier ist neben einer individuellen Konfiguration auch ein proaktives Monitoring möglich. Die hohe Ausfallsicherheit durch Redundanz sorgt für einen sicheren Betrieb und zwar an 24 Stunden pro Tag und an sieben Tagen die Woche. Der kompetente Support mit Sitz in Wien ist für alle offenen Fragen rund um das Hosting der eigenen Domain der erste Ansprechpartner und unterstützt bei Problemen und im laufenden Betrieb. Webhosting ist eine Frage des Vertrauens und dafür ist internex.at, deren Server natürlich in Österreich betrieben werden und für hohe Zugriffsgeschwindigkeiten sowie eine ausgezeichnete Verfügbarkeit stehen, die beste Adresse!

Der Beitrag Eine eigene Domain hosten erschien zuerst auf trigital.at.